-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230006879604
cusum  =  0.100079751691
eta  =  0.440572499072
hl_amp_ratio  =  0.60103928116
kurtosis  =  -0.0736572216192
n_points  =  290
period  =  0.571877368925
period_SNR  =  36.4824424947
period_log10FAP  =  -37.4540074871
period_uncertainty  =  9.13075397432e-05
phase_cusum  =  0.215011392652
phase_eta  =  0.401205635166
phi21  =  0.622069829158
phi31  =  1.68021691099
quartile31  =  0.27
r21  =  0.3402690183
r31  =  0.150266959912
shapiro_w  =  0.931172311306
skewness  =  -0.80237501357
slope_per10  =  -0.157849118467
slope_per90  =  0.209553382491
stetson_k  =  0.794129734685
weighted_mean  =  15.0117275151
weighted_std  =  0.196143509886
