-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.392833389945
cusum  =  0.0785877613939
eta  =  0.50180003555
hl_amp_ratio  =  0.321152102416
kurtosis  =  -0.67571476514
n_points  =  347
period  =  0.563757999874
period_SNR  =  42.2935900419
period_log10FAP  =  -44.1310018152
period_uncertainty  =  8.87360721025e-05
phase_cusum  =  0.26796180817
phase_eta  =  0.0186044732558
phi21  =  0.701516236413
phi31  =  1.8667497594
quartile31  =  0.485
r21  =  0.455118502228
r31  =  0.377142804924
shapiro_w  =  0.883823633194
skewness  =  -0.740444623421
slope_per10  =  -0.163299325948
slope_per90  =  0.303000006825
stetson_k  =  0.75695787595
weighted_mean  =  14.9908489484
weighted_std  =  0.337308611741
