-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.346713350133
cusum  =  0.115146906541
eta  =  0.591790124361
hl_amp_ratio  =  0.462710807875
kurtosis  =  -0.934206677422
n_points  =  340
period  =  0.519352430397
period_SNR  =  40.2413397603
period_log10FAP  =  -41.1276100259
period_uncertainty  =  7.577804964e-05
phase_cusum  =  0.229791801659
phase_eta  =  0.526451484445
phi21  =  -2.38710934642
phi31  =  -1.50471605351
quartile31  =  0.52
r21  =  0.376406876931
r31  =  0.293191647566
shapiro_w  =  0.883176863194
skewness  =  -0.638889595027
slope_per10  =  -0.126411178681
slope_per90  =  0.179090395735
stetson_k  =  0.810146408725
weighted_mean  =  15.3607831579
weighted_std  =  0.316892373113
