-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.274938475355
cusum  =  0.169623556892
eta  =  0.636086609873
hl_amp_ratio  =  0.664338403558
kurtosis  =  -0.871185361956
n_points  =  369
period  =  0.544590506238
period_SNR  =  39.4287715125
period_log10FAP  =  -39.9412644851
period_uncertainty  =  8.20462995819e-05
phase_cusum  =  0.223892557677
phase_eta  =  0.496695317076
phi21  =  -2.36561136302
phi31  =  -1.14492548669
quartile31  =  0.42
r21  =  0.491821143981
r31  =  0.32130130375
shapiro_w  =  0.950188100338
skewness  =  -0.447127079091
slope_per10  =  -0.100606075032
slope_per90  =  0.119494819421
stetson_k  =  0.815320051548
weighted_mean  =  16.8331520585
weighted_std  =  0.261971636944
