-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.58863752556
cusum  =  0.385450962748
eta  =  0.604912477901
hl_amp_ratio  =  0.94255139503
kurtosis  =  -0.664403176538
n_points  =  8
period  =  1.56738743913
period_SNR  =  4.20708410603
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  0.000706667158584
phase_cusum  =  0.461898876745
phase_eta  =  0.49358284101
phi21  =  1.0507618568
phi31  =  1.85710396182
quartile31  =  0.185
r21  =  0.608227219275
r31  =  0.27771819043
shapiro_w  =  0.935796797276
skewness  =  -0.477508398204
slope_per10  =  -11.4515694311
slope_per90  =  3.55055055595
stetson_k  =  0.840626464146
weighted_mean  =  15.8223597233
weighted_std  =  0.148993950451
