-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330029791271
cusum  =  0.137132522436
eta  =  0.565396023157
hl_amp_ratio  =  0.279533593511
kurtosis  =  -0.669443197474
n_points  =  432
period  =  0.52003033983
period_SNR  =  51.7475113042
period_log10FAP  =  -57.2402712618
period_uncertainty  =  8.46908995639e-05
phase_cusum  =  0.254141836413
phase_eta  =  0.163707927464
phi21  =  3.94396694437
phi31  =  4.86727469093
quartile31  =  0.47
r21  =  0.47904069787
r31  =  0.35122582981
shapiro_w  =  0.875549912453
skewness  =  -0.804148541867
slope_per10  =  -0.0996865558378
slope_per90  =  0.121214113493
stetson_k  =  0.715954185449
weighted_mean  =  14.6197737802
weighted_std  =  0.32073323668
