-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.275389883535
cusum  =  0.141825291869
eta  =  0.469656669609
hl_amp_ratio  =  0.460893801764
kurtosis  =  -0.692375484655
n_points  =  332
period  =  0.408623221504
period_SNR  =  39.8555831786
period_log10FAP  =  -42.3378963711
period_uncertainty  =  4.58817905288e-05
phase_cusum  =  0.231922780273
phase_eta  =  0.391017997324
phi21  =  1.26226800314
phi31  =  -0.685165987061
quartile31  =  0.3825
r21  =  0.410811655888
r31  =  0.228373269973
shapiro_w  =  0.936925411224
skewness  =  -0.594371665036
slope_per10  =  -0.0699849741181
slope_per90  =  0.10832964751
stetson_k  =  0.763082677291
weighted_mean  =  14.4535781859
weighted_std  =  0.24747955095
