-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371263025665
cusum  =  0.144274279307
eta  =  0.547275995621
hl_amp_ratio  =  0.254857867172
kurtosis  =  -0.996637658304
n_points  =  335
period  =  0.483688894575
period_SNR  =  42.2979047574
period_log10FAP  =  -45.8314504177
period_uncertainty  =  6.51450413476e-05
phase_cusum  =  0.294688787635
phase_eta  =  0.16060727771
phi21  =  0.773370985053
phi31  =  1.86098528731
quartile31  =  0.565
r21  =  0.424569598461
r31  =  0.287486743438
shapiro_w  =  0.886203765869
skewness  =  -0.586547427365
slope_per10  =  -0.114643289281
slope_per90  =  0.169333334391
stetson_k  =  0.749009171102
weighted_mean  =  15.561553747
weighted_std  =  0.340120294252
