-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360899970833
cusum  =  0.103820328744
eta  =  0.598436346832
hl_amp_ratio  =  0.452910019765
kurtosis  =  -0.421925843299
n_points  =  309
period  =  0.481629050461
period_SNR  =  39.0083544387
period_log10FAP  =  -38.1345122803
period_uncertainty  =  6.53357560054e-05
phase_cusum  =  0.253959972704
phase_eta  =  0.221186732402
phi21  =  -2.34164243158
phi31  =  -4.47655324405
quartile31  =  0.49
r21  =  0.478219683595
r31  =  0.318786290981
shapiro_w  =  0.908930361271
skewness  =  -0.765765357166
slope_per10  =  -0.156965557032
slope_per90  =  0.215142764269
stetson_k  =  0.779370297247
weighted_mean  =  13.4343035384
weighted_std  =  0.316266027368
