-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.404578725809
cusum  =  0.139189170363
eta  =  0.459025810065
hl_amp_ratio  =  0.262238555601
kurtosis  =  -0.53837950184
n_points  =  378
period  =  0.462155718036
period_SNR  =  46.6216836051
period_log10FAP  =  -49.9004582495
period_uncertainty  =  5.94733779512e-05
phase_cusum  =  0.237714974303
phase_eta  =  0.0420959414517
phi21  =  3.89840974693
phi31  =  4.90735037583
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.47541514359
r31  =  0.340612868408
shapiro_w  =  0.840569317341
skewness  =  -0.914727794828
slope_per10  =  -0.12574151921
slope_per90  =  0.200821073541
stetson_k  =  0.7233824622
weighted_mean  =  13.7388485385
weighted_std  =  0.346508336908
