-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372635327618
cusum  =  0.148800149928
eta  =  0.551264627415
hl_amp_ratio  =  0.291042764691
kurtosis  =  -0.951372215855
n_points  =  307
period  =  0.513273815812
period_SNR  =  37.54628753
period_log10FAP  =  -38.3841993701
period_uncertainty  =  7.33583675218e-05
phase_cusum  =  0.272387301078
phase_eta  =  0.128452267763
phi21  =  -2.31191678972
phi31  =  -1.28118355051
quartile31  =  0.63
r21  =  0.445831025372
r31  =  0.376558202748
shapiro_w  =  0.848674416542
skewness  =  -0.732627280597
slope_per10  =  -0.157940057475
slope_per90  =  0.261220147806
stetson_k  =  0.719618425895
weighted_mean  =  14.6718740238
weighted_std  =  0.365400762813
