-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287185149598
cusum  =  0.128553160237
eta  =  0.706951747056
hl_amp_ratio  =  0.443525423287
kurtosis  =  -1.10803666527
n_points  =  319
period  =  0.400165701935
period_SNR  =  58.0985188887
period_log10FAP  =  -49.968104917
period_uncertainty  =  4.57604184154e-05
phase_cusum  =  0.328197290903
phase_eta  =  0.145887845171
phi21  =  3.86088145378
phi31  =  4.71513580793
quartile31  =  0.4
r21  =  0.378581307083
r31  =  0.129423834536
shapiro_w  =  0.912026107311
skewness  =  -0.486062783791
slope_per10  =  -0.0971399806915
slope_per90  =  0.14828448471
stetson_k  =  0.790968636673
weighted_mean  =  15.13112452
weighted_std  =  0.21945608533
