-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320596854099
cusum  =  0.143627457253
eta  =  0.543916235134
hl_amp_ratio  =  0.256715219625
kurtosis  =  0.00456069765658
n_points  =  319
period  =  0.503444591039
period_SNR  =  37.8529914594
period_log10FAP  =  -37.8329839542
period_uncertainty  =  7.07562121354e-05
phase_cusum  =  0.217628148666
phase_eta  =  0.396220267174
phi21  =  0.862555921176
phi31  =  1.82082478253
quartile31  =  0.37
r21  =  0.41985994936
r31  =  0.271664016213
shapiro_w  =  0.867484152317
skewness  =  -1.00910775188
slope_per10  =  -0.111763095218
slope_per90  =  0.199772721364
stetson_k  =  0.717500126536
weighted_mean  =  13.4375127872
weighted_std  =  0.276543999121
