-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.173101011266
cusum  =  0.165751849314
eta  =  0.454153657824
hl_amp_ratio  =  0.74074505311
kurtosis  =  0.790037448757
n_points  =  380
period  =  1.76379074854
period_SNR  =  30.0917432916
period_log10FAP  =  -28.398085821
period_uncertainty  =  0.000859379823907
phase_cusum  =  0.223471587532
phase_eta  =  0.649815591628
phi21  =  1.92459752748
phi31  =  4.58430934082
quartile31  =  0.2425
r21  =  0.201893237658
r31  =  0.14575177558
shapiro_w  =  0.966753065586
skewness  =  -0.701691020178
slope_per10  =  -0.339400009252
slope_per90  =  0.318775256997
stetson_k  =  0.766998171694
weighted_mean  =  12.0461835749
weighted_std  =  0.199137286509
