-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.283047983162
cusum  =  0.131470263893
eta  =  0.45974764305
hl_amp_ratio  =  0.513272991394
kurtosis  =  -0.824097684434
n_points  =  348
period  =  0.534133499197
period_SNR  =  46.2142835845
period_log10FAP  =  -49.6214343065
period_uncertainty  =  9.52619076489e-05
phase_cusum  =  0.271692983248
phase_eta  =  0.106668087383
phi21  =  1.01275712201
phi31  =  -1.06474480886
quartile31  =  0.37
r21  =  0.476811462966
r31  =  0.282593192676
shapiro_w  =  0.919096171856
skewness  =  -0.606809675269
slope_per10  =  -0.128725919349
slope_per90  =  0.155098098503
stetson_k  =  0.797213843441
weighted_mean  =  16.5424373206
weighted_std  =  0.23283507938
