-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.310865457771
cusum  =  0.138531033912
eta  =  0.6662733574
hl_amp_ratio  =  0.350534424849
kurtosis  =  -0.606110718615
n_points  =  288
period  =  0.553691212881
period_SNR  =  36.9730820279
period_log10FAP  =  -37.4538888837
period_uncertainty  =  6.9376171103e-05
phase_cusum  =  0.244323751252
phase_eta  =  0.153311620711
phi21  =  0.740147196709
phi31  =  -1.42477169719
quartile31  =  0.4
r21  =  0.414358982562
r31  =  0.325401840123
shapiro_w  =  0.899700641632
skewness  =  -0.711704358118
slope_per10  =  -0.120530821051
slope_per90  =  0.20326421826
stetson_k  =  0.751365866347
weighted_mean  =  16.3125068118
weighted_std  =  0.266848996034
