-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363196023656
cusum  =  0.130858779698
eta  =  0.530301969192
hl_amp_ratio  =  0.42987075864
kurtosis  =  -0.691363966019
n_points  =  389
period  =  0.493094915425
period_SNR  =  50.936244809
period_log10FAP  =  -47.5003885863
period_uncertainty  =  6.88218686698e-05
phase_cusum  =  0.219805841976
phase_eta  =  0.329489646058
phi21  =  -2.20106859164
phi31  =  -4.38642883299
quartile31  =  0.57
r21  =  0.577882032719
r31  =  0.335690625735
shapiro_w  =  0.918095946312
skewness  =  -0.642134157802
slope_per10  =  -0.0905817686342
slope_per90  =  0.0793660809556
stetson_k  =  0.765351348379
weighted_mean  =  12.9428619792
weighted_std  =  0.364953405462
