-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325119407083
cusum  =  0.0726479123456
eta  =  0.642828307886
hl_amp_ratio  =  0.558010838146
kurtosis  =  0.131836250392
n_points  =  465
period  =  0.390586566225
period_SNR  =  37.6058761924
period_log10FAP  =  -37.0709159833
period_uncertainty  =  4.0142504644e-05
phase_cusum  =  0.230913576341
phase_eta  =  0.603326203811
phi21  =  0.777148389186
phi31  =  -1.37102454157
quartile31  =  0.42
r21  =  0.565647227906
r31  =  0.395649733546
shapiro_w  =  0.950951576233
skewness  =  -0.640489676468
slope_per10  =  -0.0294124764
slope_per90  =  0.0362730022041
stetson_k  =  0.7631293055
weighted_mean  =  12.2226089636
weighted_std  =  0.320656825445
