-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0111949260662
cusum  =  0.110006341512
eta  =  1.15645870044
hl_amp_ratio  =  1.37502268254
kurtosis  =  0.0767056001444
n_points  =  269
period  =  0.500741105901
period_SNR  =  14.9662926624
period_log10FAP  =  -8.96065478487
period_uncertainty  =  8.59002379867e-05
phase_cusum  =  0.163918808867
phase_eta  =  1.48311570953
phi21  =  1.32089690918
phi31  =  -0.704271857079
quartile31  =  0.02
r21  =  0.285586872829
r31  =  0.154908032143
shapiro_w  =  0.959202826023
skewness  =  0.185829555223
slope_per10  =  -0.464117901494
slope_per90  =  0.281097131207
stetson_k  =  0.767047368831
weighted_mean  =  14.0793069486
weighted_std  =  0.0155248652726
