-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.229854222848
cusum  =  0.136862110174
eta  =  0.526691959193
hl_amp_ratio  =  0.741134321904
kurtosis  =  -1.2682816443
n_points  =  332
period  =  0.296151253711
period_SNR  =  54.7867432798
period_log10FAP  =  -58.3889817118
period_uncertainty  =  2.4421220408e-05
phase_cusum  =  0.249369882888
phase_eta  =  0.0799879358031
phi21  =  1.53568037816
phi31  =  -0.616331828317
quartile31  =  0.29
r21  =  0.258520402574
r31  =  0.0824293525926
shapiro_w  =  0.941046416759
skewness  =  -0.120334614948
slope_per10  =  -0.108203252079
slope_per90  =  0.103947778896
stetson_k  =  0.850864386826
weighted_mean  =  16.1710906769
weighted_std  =  0.167001204083
