-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0767285584007
cusum  =  0.0988945870156
eta  =  1.34325417273
hl_amp_ratio  =  2.9002475931
kurtosis  =  7.08085425693
n_points  =  303
period  =  0.277574007171
period_SNR  =  36.4092312802
period_log10FAP  =  -17.4987272508
period_uncertainty  =  2.20178006193e-05
phase_cusum  =  0.234901735922
phase_eta  =  0.609585503634
phi21  =  -0.125987340734
phi31  =  -2.28639367071
quartile31  =  0.075
r21  =  0.193896893379
r31  =  0.109312888631
shapiro_w  =  0.791485905647
skewness  =  1.63394411528
slope_per10  =  -0.0869349361114
slope_per90  =  0.118961360995
stetson_k  =  0.610222052082
weighted_mean  =  14.8647474923
weighted_std  =  0.0822000245252
