-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.133907125583
cusum  =  0.166496154992
eta  =  1.78085618313
hl_amp_ratio  =  2.43653434769
kurtosis  =  1.25551169852
n_points  =  100
period  =  0.301363832053
period_SNR  =  10.1635858566
period_log10FAP  =  -0.260560798036
period_uncertainty  =  2.69228697078e-05
phase_cusum  =  0.283568866374
phase_eta  =  1.56905845907
phi21  =  2.83285935102
phi31  =  2.79934496921
quartile31  =  0.1625
r21  =  0.339986986437
r31  =  0.427510850669
shapiro_w  =  0.879685103893
skewness  =  1.14345342802
slope_per10  =  -0.149827751131
slope_per90  =  0.225675825664
stetson_k  =  0.69646429807
weighted_mean  =  15.3140775145
weighted_std  =  0.153227485978
