-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.303875253549
cusum  =  0.170002583857
eta  =  0.563557046708
hl_amp_ratio  =  0.871036148725
kurtosis  =  -1.20083106548
n_points  =  263
period  =  0.330445266932
period_SNR  =  45.5480492388
period_log10FAP  =  -39.5748300399
period_uncertainty  =  5.26647979601e-05
phase_cusum  =  0.291083202695
phase_eta  =  0.40475363234
phi21  =  1.74599764623
phi31  =  1.98372823695
quartile31  =  0.435
r21  =  0.107588927407
r31  =  0.0550794307005
shapiro_w  =  0.953033447266
skewness  =  -0.100948032537
slope_per10  =  -0.0568390328717
slope_per90  =  0.0660243759412
stetson_k  =  0.883108255786
weighted_mean  =  11.376836357
weighted_std  =  0.23676180519
