-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320971250546
cusum  =  0.19579789002
eta  =  0.393813222763
hl_amp_ratio  =  0.2968830697
kurtosis  =  -0.822749366666
n_points  =  307
period  =  1.3499772756
period_SNR  =  37.2554559951
period_log10FAP  =  -39.9312285137
period_uncertainty  =  0.000507357734019
phase_cusum  =  0.240586889627
phase_eta  =  0.178290358789
phi21  =  -2.27174094184
phi31  =  -4.28700221701
quartile31  =  0.455
r21  =  0.429350306072
r31  =  0.221869206758
shapiro_w  =  0.899289727211
skewness  =  -0.670418864166
slope_per10  =  -0.328842318818
slope_per90  =  0.583601383964
stetson_k  =  0.722264880097
weighted_mean  =  14.8791180009
weighted_std  =  0.293495322543
