-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309838653515
cusum  =  0.109864824868
eta  =  0.329047329734
hl_amp_ratio  =  0.204115221941
kurtosis  =  -0.315272535482
n_points  =  437
period  =  0.499721497283
period_SNR  =  52.7365359146
period_log10FAP  =  -59.2953036608
period_uncertainty  =  6.65479020123e-05
phase_cusum  =  0.269988239065
phase_eta  =  0.138479030554
phi21  =  -2.43456741788
phi31  =  -1.5033057835
quartile31  =  0.36
r21  =  0.440547207029
r31  =  0.314146834176
shapiro_w  =  0.856393575668
skewness  =  -0.958516487879
slope_per10  =  -0.0702609730419
slope_per90  =  0.106613287926
stetson_k  =  0.688873353755
weighted_mean  =  13.3341277735
weighted_std  =  0.26227140469
