-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321469938898
cusum  =  0.166383637576
eta  =  0.49727628803
hl_amp_ratio  =  0.523295153758
kurtosis  =  0.242950827351
n_points  =  280
period  =  0.548746328038
period_SNR  =  33.2160533957
period_log10FAP  =  -30.4231791113
period_uncertainty  =  8.44588962197e-05
phase_cusum  =  0.196509743375
phase_eta  =  0.452218180763
phi21  =  -2.1532969395
phi31  =  -0.99956245275
quartile31  =  0.4
r21  =  0.459922177678
r31  =  0.273695511361
shapiro_w  =  0.927416205406
skewness  =  -0.887902770871
slope_per10  =  -0.159345765833
slope_per90  =  0.16817948328
stetson_k  =  0.747600416959
weighted_mean  =  12.7718676724
weighted_std  =  0.276025269402
