-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.175650110877
cusum  =  0.13877003316
eta  =  0.795776779266
hl_amp_ratio  =  1.46109174831
kurtosis  =  -0.985179012678
n_points  =  347
period  =  0.327024812112
period_SNR  =  52.6724104376
period_log10FAP  =  -52.4318072287
period_uncertainty  =  2.98260565762e-05
phase_cusum  =  0.232047836901
phase_eta  =  0.453112500217
phi21  =  -1.05657276994
phi31  =  -2.58361448648
quartile31  =  0.23
r21  =  0.115429640829
r31  =  0.114771166441
shapiro_w  =  0.962093472481
skewness  =  0.286507426675
slope_per10  =  -0.0856351674461
slope_per90  =  0.0695600138971
stetson_k  =  0.847684719516
weighted_mean  =  17.1025278332
weighted_std  =  0.136055190732
