-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317620706174
cusum  =  0.144457810374
eta  =  0.496085186027
hl_amp_ratio  =  0.625966749841
kurtosis  =  -0.918001845264
n_points  =  465
period  =  0.53100564712
period_SNR  =  48.778137774
period_log10FAP  =  -59.766649921
period_uncertainty  =  6.1416337523e-05
phase_cusum  =  0.226381933164
phase_eta  =  0.168970316432
phi21  =  -2.24743424765
phi31  =  -0.862661610077
quartile31  =  0.44
r21  =  0.499476069545
r31  =  0.339927413404
shapiro_w  =  0.946305632591
skewness  =  -0.437996950365
slope_per10  =  -0.0885771406078
slope_per90  =  0.109999999404
stetson_k  =  0.830430936914
weighted_mean  =  13.7371623415
weighted_std  =  0.271328366447
