-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.38521891655
cusum  =  0.153457630386
eta  =  0.71788371899
hl_amp_ratio  =  0.429014517597
kurtosis  =  -0.187571864306
n_points  =  302
period  =  0.48171990859
period_SNR  =  46.1995198518
period_log10FAP  =  -35.31603438
period_uncertainty  =  6.63197198848e-05
phase_cusum  =  0.25565254041
phase_eta  =  0.272656917638
phi21  =  -2.56889674367
phi31  =  -4.73494466316
quartile31  =  0.46
r21  =  0.438658667814
r31  =  0.402502498766
shapiro_w  =  0.921309769154
skewness  =  -0.771497734525
slope_per10  =  -0.0920447663495
slope_per90  =  0.078640766386
stetson_k  =  0.715548397936
weighted_mean  =  15.9187914705
weighted_std  =  0.337565783451
