-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.215542480984
cusum  =  0.0938775252791
eta  =  0.610398661471
hl_amp_ratio  =  0.634782332656
kurtosis  =  -0.471391547657
n_points  =  361
period  =  0.599465266213
period_SNR  =  40.4956374662
period_log10FAP  =  -43.0708756783
period_uncertainty  =  9.99975449099e-05
phase_cusum  =  0.250030522411
phase_eta  =  0.472864061814
phi21  =  4.20412466931
phi31  =  5.61758741031
quartile31  =  0.31
r21  =  0.432292093647
r31  =  0.137566498268
shapiro_w  =  0.957476317883
skewness  =  -0.553296739383
slope_per10  =  -0.101001019933
slope_per90  =  0.153913573417
stetson_k  =  0.82285311281
weighted_mean  =  12.6084088807
weighted_std  =  0.197162487577
