-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0690415497396
cusum  =  0.11784617336
eta  =  1.08876579226
hl_amp_ratio  =  0.709648723662
kurtosis  =  0.304683518418
n_points  =  262
period  =  0.423123331078
period_SNR  =  13.3786367531
period_log10FAP  =  -6.95492443081
period_uncertainty  =  4.08893829754e-05
phase_cusum  =  0.161048737963
phase_eta  =  1.56229174377
phi21  =  -0.142931599767
phi31  =  0.371671679457
quartile31  =  0.11
r21  =  0.26420758172
r31  =  0.229711860193
shapiro_w  =  0.980860471725
skewness  =  -0.51674429334
slope_per10  =  -0.0915393173844
slope_per90  =  0.0873867074276
stetson_k  =  0.770016461693
weighted_mean  =  12.3866030534
weighted_std  =  0.0895637586354
