-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354492460109
cusum  =  0.0954080672025
eta  =  0.464638999488
hl_amp_ratio  =  0.402988705453
kurtosis  =  -0.846196850257
n_points  =  465
period  =  0.581303284396
period_SNR  =  53.3053804516
period_log10FAP  =  -58.6856174418
period_uncertainty  =  9.44103324751e-05
phase_cusum  =  0.264939269158
phase_eta  =  0.262140065675
phi21  =  -2.30067228852
phi31  =  -1.06359747061
quartile31  =  0.5
r21  =  0.477928254828
r31  =  0.317659546114
shapiro_w  =  0.916942477226
skewness  =  -0.596475045811
slope_per10  =  -0.0746921570936
slope_per90  =  0.0939787493005
stetson_k  =  0.771811993446
weighted_mean  =  14.4254174128
weighted_std  =  0.31822982643
