-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.256418627717
cusum  =  0.153070537568
eta  =  0.648683612306
hl_amp_ratio  =  0.773907098492
kurtosis  =  -1.39240780553
n_points  =  149
period  =  0.363660662571
period_SNR  =  25.1484865695
period_log10FAP  =  -18.8266514214
period_uncertainty  =  6.03836732206e-05
phase_cusum  =  0.249119856703
phase_eta  =  0.570211610499
phi21  =  3.02744390758
phi31  =  1.30372773348
quartile31  =  0.39
r21  =  0.113577831254
r31  =  0.0735875984991
shapiro_w  =  0.925060749054
skewness  =  -0.0744358506136
slope_per10  =  -0.203523579953
slope_per90  =  0.209150002338
stetson_k  =  0.894614600118
weighted_mean  =  10.0343446534
weighted_std  =  0.204732628064
