-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374033158584
cusum  =  0.213481111312
eta  =  0.533850064522
hl_amp_ratio  =  0.233750130279
kurtosis  =  -0.265062106335
n_points  =  378
period  =  0.472735774197
period_SNR  =  43.3137042454
period_log10FAP  =  -44.1470012373
period_uncertainty  =  6.30549781614e-05
phase_cusum  =  0.21245562916
phase_eta  =  0.237217638275
phi21  =  0.713043075146
phi31  =  1.69412928823
quartile31  =  0.46
r21  =  0.501379056562
r31  =  0.312923607622
shapiro_w  =  0.851879358292
skewness  =  -0.987025138473
slope_per10  =  -0.0689434856423
slope_per90  =  0.123706140659
stetson_k  =  0.686317889396
weighted_mean  =  15.3202516771
weighted_std  =  0.338745829601
