-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.229362482422
cusum  =  0.137502626004
eta  =  0.487636371284
hl_amp_ratio  =  0.743623520186
kurtosis  =  -0.649498959938
n_points  =  272
period  =  0.372688168803
period_SNR  =  13.8162081571
period_log10FAP  =  -7.97481182614
period_uncertainty  =  3.99400048131e-05
phase_cusum  =  0.179571016211
phase_eta  =  1.6544902665
phi21  =  -3.11140779417
phi31  =  -3.70664446863
quartile31  =  0.5325
r21  =  0.2705455691
r31  =  0.366791896009
shapiro_w  =  0.98509144783
skewness  =  -0.101205187451
slope_per10  =  -0.0256507705087
slope_per90  =  0.0187063681082
stetson_k  =  0.817787911783
weighted_mean  =  14.2533579059
weighted_std  =  0.343430470398
