-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341428915435
cusum  =  0.102326672379
eta  =  0.455088293615
hl_amp_ratio  =  0.386580454431
kurtosis  =  -0.0830593665597
n_points  =  394
period  =  0.496587845441
period_SNR  =  50.9256268631
period_log10FAP  =  -58.6547686284
period_uncertainty  =  5.47838106332e-05
phase_cusum  =  0.270842395695
phase_eta  =  0.0919043244999
phi21  =  0.707621530887
phi31  =  1.50855356687
quartile31  =  0.37
r21  =  0.417114399992
r31  =  0.226918046615
shapiro_w  =  0.857881009579
skewness  =  -1.01497841051
slope_per10  =  -0.117440751844
slope_per90  =  0.164082523068
stetson_k  =  0.740535188456
weighted_mean  =  14.9107788367
weighted_std  =  0.271363903475
