-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.444543964447
cusum  =  0.152362514496
eta  =  0.624369158207
hl_amp_ratio  =  0.181570032955
kurtosis  =  0.108160621815
n_points  =  304
period  =  0.476973249986
period_SNR  =  46.4251714853
period_log10FAP  =  -36.9334433839
period_uncertainty  =  7.77800613149e-05
phase_cusum  =  0.231129342315
phase_eta  =  0.247352664166
phi21  =  0.663446114791
phi31  =  -1.76952977155
quartile31  =  0.485
r21  =  0.479035197704
r31  =  0.320542505011
shapiro_w  =  0.813832938671
skewness  =  -1.15743470232
slope_per10  =  -0.123662982557
slope_per90  =  0.157226120089
stetson_k  =  0.651300448213
weighted_mean  =  13.3502766224
weighted_std  =  0.405322362841
