-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0980040215069
cusum  =  0.271151898477
eta  =  0.558517867468
hl_amp_ratio  =  1.98704626922
kurtosis  =  -0.632019679495
n_points  =  215
period  =  0.286336441906
period_SNR  =  17.1650866809
period_log10FAP  =  -13.5781338404
period_uncertainty  =  3.70530161435e-05
phase_cusum  =  0.197920783229
phase_eta  =  1.12069562874
phi21  =  3.40294570643
phi31  =  4.07533638445
quartile31  =  0.15
r21  =  0.334844761627
r31  =  0.307895710942
shapiro_w  =  0.963194966316
skewness  =  0.207040852109
slope_per10  =  -0.130619060897
slope_per90  =  0.075259070241
stetson_k  =  0.793343673808
weighted_mean  =  12.593255814
weighted_std  =  0.101695416883
