-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.27


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.699758098773
cusum  =  0.306303058422
eta  =  0.341589519071
hl_amp_ratio  =  0.0846210114929
kurtosis  =  1.59667436758
n_points  =  32
period  =  0.267520799658
period_SNR  =  5.50534895683
period_log10FAP  =  -0.58998651219
period_uncertainty  =  1.43130689295e-05
phase_cusum  =  0.324589171984
phase_eta  =  0.340283572545
phi21  =  0.0711791752274
phi31  =  0.856029159974
quartile31  =  0.4375
r21  =  0.393622323214
r31  =  0.0653871052811
shapiro_w  =  0.656312465668
skewness  =  -1.72665756836
slope_per10  =  -0.161300003529
slope_per90  =  0.411800001748
stetson_k  =  0.538179835695
weighted_mean  =  10.7128125
weighted_std  =  0.458211430285
