-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.351385244383
cusum  =  0.0902789824764
eta  =  0.653551109331
hl_amp_ratio  =  0.47524413513
kurtosis  =  -0.899410189167
n_points  =  413
period  =  0.455250137405
period_SNR  =  43.896025826
period_log10FAP  =  -51.6845443054
period_uncertainty  =  5.79169182838e-05
phase_cusum  =  0.239207357645
phase_eta  =  0.351683738893
phi21  =  0.689805081524
phi31  =  -1.18480951001
quartile31  =  0.6
r21  =  0.492818592439
r31  =  0.283015889444
shapiro_w  =  0.928749382496
skewness  =  -0.349346620427
slope_per10  =  -0.06666066072
slope_per90  =  0.119205481624
stetson_k  =  0.804633001084
weighted_mean  =  15.142529343
weighted_std  =  0.339984656063
