-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29171932302
cusum  =  0.10578215693
eta  =  0.504021969214
hl_amp_ratio  =  1.2685806358
kurtosis  =  -1.54852397896
n_points  =  172
period  =  0.31136182909
period_SNR  =  36.0731856827
period_log10FAP  =  -29.1350948182
period_uncertainty  =  3.6986161116e-05
phase_cusum  =  0.29933856801
phase_eta  =  0.0600800887277
phi21  =  -1.77248157191
phi31  =  -2.84800965333
quartile31  =  0.4
r21  =  0.116387758304
r31  =  0.0764274019064
shapiro_w  =  0.896326601505
skewness  =  0.118164130083
slope_per10  =  -0.213695150742
slope_per90  =  0.230444219702
stetson_k  =  0.916486236035
weighted_mean  =  11.9778312071
weighted_std  =  0.206383664197
