-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.27


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340835124459
cusum  =  0.3981088012
eta  =  1.41908446489
hl_amp_ratio  =  0.944068602323
kurtosis  =  -0.406312999092
n_points  =  71
period  =  1.89800128537
period_SNR  =  12.4833632646
period_log10FAP  =  -1.16650236716
period_uncertainty  =  0.00115760061173
phase_cusum  =  0.392063890066
phase_eta  =  1.26064632997
phi21  =  -3.05088484463
phi31  =  -5.38282813686
quartile31  =  0.505
r21  =  0.22818581178
r31  =  0.186694150738
shapiro_w  =  0.988930940628
skewness  =  0.0991799291743
slope_per10  =  -0.181587565087
slope_per90  =  0.373996227653
stetson_k  =  0.741148809088
weighted_mean  =  18.9823652989
weighted_std  =  0.373285889237
