-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245776242847
cusum  =  0.128567880323
eta  =  0.857181309306
hl_amp_ratio  =  0.782916336741
kurtosis  =  -0.161421706575
n_points  =  410
period  =  0.562396414031
period_SNR  =  38.6346190715
period_log10FAP  =  -34.7948181239
period_uncertainty  =  8.80726051225e-05
phase_cusum  =  0.237971247219
phase_eta  =  0.507899030918
phi21  =  3.88455541667
phi31  =  5.12629456411
quartile31  =  0.2775
r21  =  0.484138801881
r31  =  0.44321384739
shapiro_w  =  0.987729251385
skewness  =  -0.131024562754
slope_per10  =  -0.0967556098775
slope_per90  =  0.12922907797
stetson_k  =  0.766944476915
weighted_mean  =  16.5464058754
weighted_std  =  0.223692516715
