-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286531886927
cusum  =  0.131012091696
eta  =  0.611380436014
hl_amp_ratio  =  0.48579245198
kurtosis  =  -0.794407663863
n_points  =  393
period  =  0.532257259415
period_SNR  =  53.0352089039
period_log10FAP  =  -49.265533451
period_uncertainty  =  8.01785476939e-05
phase_cusum  =  0.281843707903
phase_eta  =  0.311997913525
phi21  =  -2.33377643337
phi31  =  -1.0766800748
quartile31  =  0.4
r21  =  0.487904879667
r31  =  0.218530960433
shapiro_w  =  0.925248861313
skewness  =  -0.602856969145
slope_per10  =  -0.0773385498199
slope_per90  =  0.109711313433
stetson_k  =  0.773639797719
weighted_mean  =  14.3260435116
weighted_std  =  0.257892400617
