-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.178763014143
cusum  =  0.122343405042
eta  =  0.57003479126
hl_amp_ratio  =  0.545180378183
kurtosis  =  -1.12158228768
n_points  =  339
period  =  0.667337948527
period_SNR  =  48.5077380486
period_log10FAP  =  -52.6128502334
period_uncertainty  =  9.95655297847e-05
phase_cusum  =  0.239299290276
phase_eta  =  0.0653514811285
phi21  =  1.13369444
phi31  =  -0.169729381437
quartile31  =  0.23
r21  =  0.426857885428
r31  =  0.197330391407
shapiro_w  =  0.943005621433
skewness  =  -0.280254262435
slope_per10  =  -0.275435859006
slope_per90  =  0.381167096869
stetson_k  =  0.815293257833
weighted_mean  =  13.9702432797
weighted_std  =  0.136638555052
