-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.48


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.556024301114
cusum  =  0.208092797031
eta  =  0.604264024111
hl_amp_ratio  =  0.566206748421
kurtosis  =  -0.652365564513
n_points  =  39
period  =  4.12346192481
period_SNR  =  7.48323903715
period_log10FAP  =  -1.91289851485
period_uncertainty  =  0.00620070864539
phase_cusum  =  0.333741333501
phase_eta  =  0.408510597114
phi21  =  -1.74802986122
phi31  =  -3.70404270556
quartile31  =  0.355
r21  =  0.552077417542
r31  =  0.236843497474
shapiro_w  =  0.8741787076
skewness  =  -0.783098371887
slope_per10  =  -0.798794369145
slope_per90  =  2.31850000564
stetson_k  =  0.759428229166
weighted_mean  =  14.1580165289
weighted_std  =  0.326072597085
