-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34078804807
cusum  =  0.0882164238074
eta  =  0.511825253175
hl_amp_ratio  =  0.171624746022
kurtosis  =  -0.29312590771
n_points  =  392
period  =  1.54233373626
period_SNR  =  43.0403001457
period_log10FAP  =  -48.2112355915
period_uncertainty  =  0.000642104076956
phase_cusum  =  0.238438722489
phase_eta  =  0.241906040699
phi21  =  -2.08452549993
phi31  =  -4.36656354097
quartile31  =  0.4125
r21  =  0.40330039574
r31  =  0.291953569109
shapiro_w  =  0.85086619854
skewness  =  -0.962962683534
slope_per10  =  -0.242040880993
slope_per90  =  0.439395591935
stetson_k  =  0.672841097144
weighted_mean  =  15.0392590948
weighted_std  =  0.318512584058
