-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361937023642
cusum  =  0.110838918673
eta  =  0.531623413122
hl_amp_ratio  =  0.191609817592
kurtosis  =  -0.443648800901
n_points  =  357
period  =  0.468275164097
period_SNR  =  42.7073659876
period_log10FAP  =  -45.3716534764
period_uncertainty  =  5.9564868649e-05
phase_cusum  =  0.269790963144
phase_eta  =  0.117090935695
phi21  =  3.8225360021
phi31  =  4.83086530836
quartile31  =  0.46
r21  =  0.453196616511
r31  =  0.366725961197
shapiro_w  =  0.869607329369
skewness  =  -0.865194005535
slope_per10  =  -0.106065367565
slope_per90  =  0.186147997248
stetson_k  =  0.675430866886
weighted_mean  =  14.3438575725
weighted_std  =  0.317660697205
