-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311936257369
cusum  =  0.143745391818
eta  =  0.672023893359
hl_amp_ratio  =  0.44241287992
kurtosis  =  -0.529495006696
n_points  =  313
period  =  0.794912637005
period_SNR  =  51.4718012811
period_log10FAP  =  -43.6752043678
period_uncertainty  =  0.000179730640321
phase_cusum  =  0.274820420978
phase_eta  =  0.355754447903
phi21  =  -2.50916258747
phi31  =  -1.90126351037
quartile31  =  0.38
r21  =  0.256224843308
r31  =  0.18207804595
shapiro_w  =  0.932618796825
skewness  =  -0.643131224
slope_per10  =  -0.189663314141
slope_per90  =  0.149591412537
stetson_k  =  0.727389914353
weighted_mean  =  16.3698520501
weighted_std  =  0.262935933512
