-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384657772098
cusum  =  0.152958823304
eta  =  0.614387618139
hl_amp_ratio  =  0.378734236267
kurtosis  =  -0.768682214474
n_points  =  427
period  =  0.463908047269
period_SNR  =  57.7040069978
period_log10FAP  =  -54.1837217375
period_uncertainty  =  6.09090981233e-05
phase_cusum  =  0.246173828106
phase_eta  =  0.435799718835
phi21  =  -2.3519722068
phi31  =  -4.47576854142
quartile31  =  0.505
r21  =  0.391943626071
r31  =  0.269089621433
shapiro_w  =  0.888294816017
skewness  =  -0.707562182787
slope_per10  =  -0.0598166753093
slope_per90  =  0.0776308415416
stetson_k  =  0.774244422802
weighted_mean  =  14.8777781496
weighted_std  =  0.334454095007
